Shunt (8.x-2.0-beta4) - en to hi translation catalogue (9 entries)

en: Status
hi: अवस्था

en: Delete
hi: मिटायें

en: Cancel
hi: रद्द करें

en: Description
hi: उल्लेख

en: Reset
hi: दोबारा से स्थापित करें|

en: Label
hi: लेबल

en: ID
hi: आईडी

en: Protected
hi: संरक्षित

en: label
hi: लेबल
