Shy One-Time (1.0.0-beta4) - en to tr translation catalogue (7 entries)

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
tr: %name kullanıcısı %timestamp zamanında tek-seferlik giriş bağlantısını kullandı.

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
tr: Süresi geçmiş bir tek-seferlik giriş bağlantısını kullanmaya çalıştınız. Lütfen aşağıdaki formu kullanarak yeni bir tane isteyin.

en: The one-time login link you clicked is invalid.
tr: Tıkladığınız tek seferlik giriş bağlantısı geçersiz.

en: You have just used your one-time login link. It is no longer necessary to use this link to log in. Please change your password.
tr: Tek seferlik giriş bağlantısını kullandınız. Artık giriş yapmak için bu bağlantıyı kullanmak gereksiz Lütfen parolanızı değiştirin.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
tr: Kullanılmış veya artık geçerli olmayan bir tek-seferlik giriş bağlantısı kullanmaya çalıştınız. Lütfen aşağıdaki formu kullanarak yenisini isteyiniz.

en: You have tried to use an account cancellation link that has expired. Please request a new one using the form below.
tr: Geçerliliği bitmiş bir hesap iptal bağlantısı kullanmaya çalıştınız. Lütfen aşağıdaki formu kullanarak yenisini isteyiniz.

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href=":logout">log out</a> and try using the link again.
tr: Bu bilgisayardan sitede oturum açmış başka bir kullanıcı (%other_user) var, ancak kullanıcı %resetting_user için tek seferlik bir bağlantı kullanmaya çalıştınız. Lütfen <a href=":logout">çıkış yapın</a> ve bağlantıyı kullanmayı yeniden deneyin.
