SIBS API (1.0.0) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: None
hi: कोई नहीं

en: Both
hi: दोनों

en: MB
hi: मेगा बाईट

en: Database logging
hi: डेटाबेस लॉगिंग
