signalwire (8.x-1.0-alpha4) - en to uk translation catalogue (9 entries)

en: On
uk: Увімкнено

en: Off
uk: Вимкнено

en: Sender
uk: Відправник

en: To
uk: До

en: Published
uk: Опубліковано

en: Promoted to front page
uk: Винесено на головну сторінку

en: Test connection
uk: Перевірити з'єднання

en: About
uk: Про модуль

en: Run test
uk: Виконати тест
