Simple Cron (1.0.0-rc3) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Status
target: நிலை

en: Type
target: வகை

en: Disable
target: செயலற்றதாக்குக

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Weight
target: நிறை

en: Default
target: பொதுஇருப்பு
