Simple Cron (1.1.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (18 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: Type
target: نوع

en: Enable
target: فعال

en: Disable
target: غیرفعال

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Weight
target: وزن

en: Default
target: پیش‌فرض

en: ID
target: هویت

en: Unknown
target: نامشخص

en: Module
target: ماژول

en: Never
target: هیچوقت

en: Configuration
target: پیکربندی

en: Provider
target: ارائه‌دهنده

en: First
target: اولین

en: Cron
target: کرون

en: Locked
target: قفل شده

en: Attempting to re-run cron while it is already running.
target: تلاش برای اجرای مجدد کرون زمانی که در حال اجرا است.
