Single User Role (8.x-1.0-beta2) - en to ar translation catalogue (4 entries)

en: Settings
ar: الإعدادات

en: Field type
ar: نوع الحقل

en: Role
ar: الدور

en: Authenticated user
ar: مستخدم موثوق
