Sitelog (8.x-1.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: None
target: Ingen

en: History
target: Historik

en: active
target: aktiv

en: Top 'page not found' errors
target: Hyppige 'side ikke fundet'-fejl

en: Top 'access denied' errors
target: Hyppige 'adgang nægtet'-fejl
