Sitewide Alert (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Delete
target: நீக்குக

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Date
target: திகதி

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Name
target: பெயர்

en: View
target: நோக்குக

en: Active
target: இயங்கும்
