Slimscroll Field Formatter (8.x-1.0-rc1) - en to pa translation catalogue (2 entries)

en: User interface
pa: ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ

en: Size
pa: ਸਾਈਜ਼
