Smartcat Translation Manager (8.x-1.2) - en to gl translation catalogue (2 entries)

en: Bypass access control when accessing views.
gl: Saltar o control de acceso cando accedes as vistas.

en: Bypass views access control
gl: Saltar o control de acceso das vistas
