Smartcat Translation Manager (8.x-1.2) - en to pl translation catalogue (2 entries)

en: Bypass access control when accessing views.
pl: Pomiń kontrolę dostępu do widoków podczas uzyskiwania dostępu do widoków.

en: Bypass views access control
pl: Pomiń kontrolę dostępu do widoków
