SmartWeather- Weather Module for Drupal 8.x, 9.x and 10.x (8.x-1.2) - en to sk translation catalogue (7 entries)

en: Save
sk: Uložiť

en: Celsius
sk: Celzia

en: 2 Days
sk: 2 dni

en: 3 Days
sk: 3 dni

en: 4 Days
sk: 4 dni

en: 5 Days
sk: 5 dní

en: 6 Days
sk: 6 dní
