Socrata (8.x-1.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (46 entries)

en: Delete
target: Eliminar

en: Type
target: Tipo

en: Description
target: Descrição

en: Tags
target: Etiquetas

en: Download
target: Descarregar

en: None
target: Nenhum

en: Link
target: Ligação

en: Category
target: Categoria

en: Settings
target: Definições

en: Name
target: Nome

en: Export
target: Exportar

en: Before
target: Antes

en: After
target: Após

en: Files
target: Ficheiros

en: Contains
target: Contém

en: Is equal to
target: É igual a

en: Is not equal to
target: Não é igual a

en: Average
target: Média

en: Count
target: Contagem

en: Maximum
target: Máximo

en: Domain
target: Domínio

en: Link text
target: Texto da ligação

en: Both
target: Ambos

en: Position
target: Posição

en: Are you sure you want to delete %name?
target: Tem a certeza que deseja eliminar %name?

en: Map
target: Mapa

en: Minimum
target: Mínimo

en: Permalink
target: Ligação permanente

en: empty
target: vazio

en: Attach to
target: Anexar a

en: Machine name
target: Nome de máquina

en: Starts with
target: Começa com

en: Is empty (NULL)
target: Está vazio (NULO)

en: not empty
target: não vazio

en: Sum
target: Soma

en: Display as link
target: Exibir como ligação

en: Displays
target: Vistas

en: Attachment settings
target: Definições de anexos

en: Multiple displays
target: Múltiplas vistas

en: Attach before or after the parent display?
target: Anexar antes ou depois do display principal?

en: The feed icon will be available only to the selected displays.
target: O ícone de feed só será exibido nos modos de exibição selecionados.

en: Group results together
target: Agrupar resultados

en: Is not empty (NOT NULL)
target: Não é vazio (NÃO NULO)

en: Attachment position
target: Posição do anexo

en: Query Comment
target: Comentário de Consulta

en: Query Tags
target: Etiquetas de consulta
