Socrata (8.x-1.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (42 entries)

en: Delete
target: 刪除

en: Type
target: 類型

en: Description
target: 描述

en: Last Updated
target: 最近更新

en: Tags
target: 標籤 (Tags)

en: Download
target: 下載

en: None
target: 無

en: Link
target: 連結

en: Category
target: 分類

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Export
target: 匯出

en: Display mode
target: 顯示模式

en: Before
target: 之前

en: After
target: 之後

en: Files
target: 檔案

en: Contains
target: 包含

en: Is equal to
target: 等於

en: Is not equal to
target: 不等於

en: Average
target: 平均

en: Count
target: 次數

en: Maximum
target: 最大值

en: Domain
target: 域名

en: Link text
target: 連結文字

en: Both
target: Her ikisi için

en: Position
target: 位置

en: Are you sure you want to delete %name?
target: 您確定要刪除 %name？

en: Map
target: 地圖

en: Minimum
target: 最小值

en: Permalink
target: 固定網址

en: empty
target: 空

en: Attach to
target: 附加到

en: Machine name
target: 機器可讀名稱

en: Starts with
target: 字串開頭

en: Is empty (NULL)
target: 是空的 (NULL)

en: not empty
target: 不是空的

en: Sum
target: 總和

en: Display as link
target: 以連結顯示

en: Displays
target: 顯示

en: Attachment position
target: 附件位置

en: Query Comment
target: 查詢註釋

en: Category %label has been deleted.
target: 已經刪除 %label 類別。
