IBM SoftLayer (8.x-1.0) - en to ar translation catalogue (6 entries)

en: Username
ar: اسم المستخدم

en: Private
ar: خاص

en: Public
ar: عام

en: URL
ar: العنوان URL

en: Other
ar: آخر

en: Authentication
ar: المصادقة
