IBM SoftLayer (8.x-1.0) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Username
fr: Nom d'utilisateur

en: Private
fr: Privé

en: API Key
fr: Clé d'API

en: Other
fr: Autre

en: Authentication
fr: Authentification
