Spacelift (8.x-2.0-alpha1) - en to km translation catalogue (7 entries)

en: Go to previous page
km: ទៅ​ទំព័រ​មុន

en: Go to next page
km: ទៅ​ទំព័រ​បន្ទាប់

en: Small
km: តូច

en: Large
km: ធំ

en: Medium
km: មធ្យម

en: Go to first page
km: ទៅ​ទំព័រ​ដំបូង​

en: Go to last page
km: ទៅ​ទំព័រ​ចុងក្រោយ​
