3D Image Spinner (8.x-1.0-alpha1) - en to id translation catalogue (45 entries)

en: Delete
id: Hapus

en: Submit
id: Kirim

en: Type
id: Jenis

en: Yes
id: Ya

en: No
id: Tidak

en: Links
id: Tautan-tautan

en: None
id: Tiada

en: Default
id: Bawaan

en: Top
id: Atas

en: Horizontal
id: Horisontal

en: Vertical
id: Vertikal

en: Bottom
id: Dasar

en: Off
id: Matikan

en: Never
id: Tidak pernah

en: File ID
id: ID berkas

en: Up
id: Ke atas

en: Thumbnail
id: Miniatur

en: Load
id: Memuat

en: Other
id: Lainnya

en: Loop
id: Pengulangan

en: Down
id: Ke bawah

en: Random
id: Acak

en: Profile
id: Profil

en: Change
id: ubah

en: Fixed
id: Tetap

en: Caption
id: Keterangan

en: Left
id: Kiri

en: Right
id: Kanan

en: Fade
id: Redup

en: Allowed file extensions
id: Ekstensi berkas yang diperbolehkan

en: Default value
id: Nilai bawaan

en: Blocks
id: Blok

en: Autoplay
id: Putar otomatis

en: Maximum upload size
id: Ukuran maksimum unggahan

en: File directory
id: Direktori berkas

en: Effect
id: Efek

en: Progress indicator
id: Indikator kemajuan

en: Bar with progress meter
id: Bar dengan meteran kemajuan

en: Throbber
id: Pendenyut

en: Optional subdirectory within the upload destination where files will be stored. Do not include preceding or trailing slashes.
id: Subdirektori opsional dalam tujuan upload dimana berkas akan disimpan. Jangan sertakan garis miring sebelumnya atau garis miring.

en: Enter a value like "512" (bytes), "80 KB" (kilobytes) or "50 MB" (megabytes) in order to restrict the allowed file size. If left empty the file sizes will be limited only by PHP's maximum post and file upload sizes (current limit <strong>%limit</strong>).
id: Masukkan nilai seperti "512" (bytes), "80 KB" (kilobyte) atau "50 MB" (megabyte) untuk membatasi ukuran file yang diijinkan. Jika dibiarkan kosong, ukuran berkas hanya akan dibatasi oleh jumlah maksimum dan ukuran upload berkas PHP (batas saat ini <strong>%limit</strong>).

en: Machine Name
id: Nama Mesin

en: Separate extensions with a space or comma and do not include the leading dot.
id: Pisahkan ekstensi berkas dengan spasi atau koma dan jangan tambahkan titik di depannya.

en: The throbber display does not show the status of uploads but takes up less space. The progress bar is helpful for monitoring progress on large uploads.
id: Tampilan throbber tidak menunjukkan status unggah namun membutuhkan sedikit ruang. Bar kemajuan sangat membantu untuk memantau kemajuan pada unggah besar.

en: Progress indicator: @progress_indicator
id: Indikator kemajuan: @progress_indicator
