Drupal driver for SQL Server and SQL Azure (8.x-1.0-alpha0) - en to az translation catalogue (2 entries)

en: Database is encoded in UTF-8
az: Verilənlər bazası UTF-8-də kodlaşdırılıb

en: Drupal could not determine the encoding of the database was set to UTF-8
az: Drupal verilənlər bazası kodlaşdırmasının UTF-8 olaraq təyin olunduğunu müəyyən edə bilmədi
