stacksight (8.x-1.11) - en to el translation catalogue (4 entries)

en: Settings
el: Ρυθμίσεις

en: Features
el: Χαρακτηριστικά

en: Debug
el: Αποσφαλμάτωση

en: Cron run completed.
el: Η εκτέλεση του cron ολοκληρώθηκε.
