stacksight (8.x-1.94) - en to km translation catalogue (3 entries)

en: Settings
km: ការ​កំណត់

en: Debug
km: បំបាត់​កំហុស

en: Cron run completed.
km: ដំណើរការ Cron បាន​បញ្ចប់ ។
