Stacksight (8.x-1.94) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Settings
target: Definições

en: Debug
target: Depuração

en: Not set
target: Não definido

en: Cron run completed.
target: Execução finalizada do <em>cron</em>.
