Stop administrator login (8.x-1.5) - en to hy translation catalogue (1 entry)

en: Unrecognized username or password. <a href=":password">Forgot your password?</a>
hy: Չճանաչված օգտանուն կամ գաղտնաբառ: <a href=":password">Մոռացե՞լ եք ձեր գաղտնաբառը:</a>
