Student UIC (1.0.1-beta1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Default
target: پیش‌فرض

en: General
target: عمومی

en: Maximum length
target: حداکثر طول

en: Pattern
target: الگو

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض

en: The maximum length of the field in characters.
target: حداکثر طول فیلد به کاراکتر.
