Swagger UI Field Formatter (8.x-2.2) - en to ar translation catalogue (6 entries)

en: Yes
ar: نعم

en: No
ar: لا

en: None
ar: لا شيء

en: Default
ar: الافتراضي

en: Custom
ar: مخصص

en: Validator
ar: محقق الصحة
