Synapse Int (8.x-1.0) - en to bo translation catalogue (2 entries)

en: Disable
bo: ནུས་མེད་དུ་སྒྱུར

en: General settings
bo: རྒྱུན་ལྡན་སྒྲིག་འགོད།
