Server and Db metrics (8.x-1.0) - en to cs translation catalogue (5 entries)

en: Enabled
cs: Zapnuto

en: Total
cs: Celkem

en: Not found
cs: Nenalezeno

en: About
cs: Popis

en: Dashboard
cs: Ovládací panel
