Server and Db metrics (8.x-1.0) - en to uk translation catalogue (6 entries)

en: Enabled
uk: Увімкнено

en: Total
uk: Всього

en: Not found
uk: Не знайдено

en: About
uk: Про модуль

en: Dashboard
uk: Панель керування

en: Table size
uk: Розмір таблиці
