Server and Db metrics (8.x-1.0) - en to vi translation catalogue (5 entries)

en: Enabled
vi: Bật

en: Total
vi: Tổng

en: Not found
vi: Không tìm thấy

en: About
vi: Giới thiệu

en: Dashboard
vi: Trang tổng hợp
