Server and Db metrics (8.x-1.3) - en to es translation catalogue (10 entries)

en: Enabled
es: Activado

en: Daily
es: Diariamente

en: Weekly
es: Semanalmente

en: Settings
es: Configuración

en: Not found
es: No encontrado

en: Memory Limit
es: Límite de memoria

en: Upload Max Filesize
es: Tamaño máximo de archivo en la subida

en: About
es: Acerca de

en: Dashboard
es: Panel de control

en: Table name
es: Nombre de la tabla
