Syslog Watcher (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (19 entries)

en: Type
target: Tipo

en: Administration
target: Administração

en: Date
target: Data

en: Message
target: Mensagem

en: No log messages available.
target: Não há mensagens no registo.

en: Link
target: Ligação

en: User
target: Utilizador

en: Separator
target: Separador

en: Details
target: Detalhes

en: Configuration
target: Configuração

en: Default options
target: Opções predefinidas

en: Default value
target: Valor predefinido

en: Apply
target: Aplicar

en: More information
target: Mais informações

en: Pager
target: Paginador

en: About
target: Sobre

en: IP address
target: Endereço IP

en: Uses
target: Usos

en: View events that have recently been logged.
target: Exibir eventos registados recentemente.
