Syslog Watcher (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Value
target: 數值

en: Type
target: 類型

en: Administration
target: 管理

en: Date
target: 日期

en: Message
target: 訊息

en: No log messages available.
target: 目前沒有日誌訊息。

en: Link
target: 連結

en: User
target: 使用者

en: Separator
target: 分隔符號

en: Line
target: 行號

en: Details
target: 詳情

en: Configuration
target: 設定

en: Default options
target: 預設選項

en: Default value
target: 預設值

en: Apply
target: 套用

en: More information
target: 更多資訊

en: Pager
target: 分頁

en: About
target: 關於

en: IP address
target: IP 位址

en: Uses
target: 使用

en: View events that have recently been logged.
target: 檢視最近被記錄的事件。
