Syslog Watcher (8.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (20 entries)

en: Value
target: مقدار

en: Type
target: نوع

en: Administration
target: مدیریت

en: Date
target: تاریخ

en: Message
target: پیغام

en: No log messages available.
target: هیچ گزارشی در دسترس نیست.

en: Link
target: واصلی

en: User
target: کاربر

en: Separator
target: جداکننده

en: Details
target: جزئیات

en: Configuration
target: پیکربندی

en: Default options
target: گزینه‌هایپیشفرض

en: Default value
target: مقدارپیشفرض

en: Apply
target: تایید

en: More information
target: اطلاعات بیشتر

en: Pager
target: صفحه‌بند

en: About
target: درباره

en: IP address
target: آدرس IP

en: Uses
target: استفاده‌ها

en: View events that have recently been logged.
target: جدیدترین رویدادهای گزارش شده را ببینید.
