Syslog Watcher (8.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Value
target: Valor

en: Type
target: Tipo

en: Administration
target: Administração

en: Date
target: Data

en: Message
target: Mensagem

en: No log messages available.
target: Nenhuma mensagem de registro disponível.

en: User
target: Usuário

en: Separator
target: Separador

en: Line
target: Linha

en: Details
target: Detalhes

en: Configuration
target: Configurações

en: Default options
target: Opções padrão

en: Default value
target: Valor padrão

en: Apply
target: Aplicar

en: More information
target: Mais informações

en: Pager
target: Paginador

en: About
target: Sobre

en: IP address
target: Endereço IP

en: Uses
target: Usos

en: View events that have recently been logged.
target: Ver os eventos que foram registrados recentemente.

en: Referer
target: Referência
