Syslog Watcher (8.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Type
target: வகை

en: Date
target: திகதி

en: Message
target: தகவல்

en: No log messages available.
target: எந்தவொரு பதிகைத் தகவலும் இல்லை.

en: User
target: பயனாளர்

en: Details
target: விபரங்கள்

en: View events that have recently been logged.
target: கடைசியாக பதிகை செய்யப்பட்ட நிகழ்வுகளை நோக்குக.
