System Tags (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Delete
target: நீக்குக

en: Access denied
target: அணுகல் மறுக்கப்பட்டது

en: Page not found
target: பக்கம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை
