Tally (8.x-1.0-alpha1) - en to gu translation catalogue (4 entries)

en: Default
gu: મૂળભૂત

en: Default value
gu: મૂળભૂત કિંમત

en: About
gu: વિશે

en: Reference method
gu: સંદર્ભ પદ્ધતિ
