Tamper (8.x-1.0-alpha1) - en to ug translation catalogue (5 entries)

en: Value
ug: پارامېتىرى

en: Required
ug: زۆرۈر

en: Left
ug: سولغا توغرىلاش

en: Right
ug: ئوڭغا توغرىلاش

en: Decimal point
ug: كەسىر چىكىتى
