Taxonomy Moderator (8.x-1.0-alpha1) - en to gl translation catalogue (7 entries)

en: Approve
gl: Aprobar

en: Custom
gl: Personalizado

en: Maximum length
gl: Lonxitude máxima

en: Size of textfield
gl: Tamaño do campo de texto

en: Approved
gl: Aprobado

en: About
gl: Información

en: The maximum length of the field in characters.
gl: A lonxitude máxima do campo en carácteres.
