Telldus Live! sensors (2.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (25 entries)

en: enabled
target: 已啟用

en: enable
target: 啟用

en: Status
target: 狀態

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: disabled
target: 已關閉

en: Enable
target: 啟用

en: Disable
target: 停用

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Last updated
target: 最近更新

en: Edit
target: 編輯

en: Place
target: 地點

en: Weight
target: 權重

en: Name
target: 名稱

en: Time
target: 時間

en: View
target: 檢視

en: Created
target: 已建立

en: Active
target: 啟用

en: Temperature
target: 溫度

en: Save changes
target: 儲存變更

en: disable
target: 停用

en: Output format
target: 輸出格式

en: By weight
target: 藉由權重

en: Publishing status
target: 張貼狀態
