Templating (8.x-2.0) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: Maximum length
hy: Առավելագույն երկրությունը

en: Size of textfield
hy: Տեքստային դաշտի չափը

en: The maximum length of the field in characters.
hy: Դաշտի սիմվոլների առավելագույն երկարությունը:

en: Completed @current of @total.
hy: @current  @total -ից ավարտված է:
