Temporary page access (8.0.1) - en to de translation catalogue (7 entries)

en: Save configuration
de: Konfiguration speichern

en: Remove
de: Entfernen

en: Settings
de: Einstellungen

en: Your changes have been saved.
de: Die Änderungen wurden gespeichert.

en: custom
de: benutzerdefiniert

en: Please enter a correct path!
de: Bitte geben Sie den korrekten Pfad ein!

en: The path needs to start with a slash.
de: Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.
