Temporary page access (8.0.1) - en to nn translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
nn: Lagre oppsett

en: Remove
nn: Fjern

en: Settings
nn: Innstillingar

en: Your changes have been saved.
nn: Endringane vart lagra
