Temporary page access (8.0.1) - en to pl translation catalogue (5 entries)

en: Save configuration
pl: Zapisz konfigurację

en: Remove
pl: Usuń

en: Settings
pl: Ustawienia

en: Your changes have been saved.
pl: Zmiany zostały zachowane

en: custom
pl: niestandardowy
