Test the Validator (3.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Search
target: Pesquisar

en: First Module settings
target: Configurações do primeiro módulo

en: First Form
target: Primeiro formulário

en: Hello from a custom block
target: Olá de um bloco personalizado

en: Autocomplete Form Example
target: Exemplo de formulário de preenchimento automático
