THRON - Drupal Connector (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Enabled
target: Ygschaltet

en: Action
target: Aktion

en: Updated
target: Aktualisiert

en: Width
target: Breiti

en: Height
target: Höchi

en: Media
target: Medium
