Tide Site (8.x-1.2) - en to pl translation catalogue (14 entries)

en: On
pl: Włączony

en: Homepage
pl: Strona domowa

en: Site
pl: Witryna

en: Off
pl: Wyłączony

en: URL alias
pl: Alias URL

en: Language neutral
pl: Język niesprecyzowany

en: Paragraph
pl: Akapit

en: Domains
pl: Domeny

en: Main menu
pl: Menu główne

en: - Any -
pl: -Wszystkie-

en: Footer text
pl: Tekst stopki

en: Footer menu
pl: Menu stopki

en: Content limited to @limit characters, remaining: <strong>@remaining</strong>
pl: Pozostało znaków: <strong>@remaining</strong>/@limit.

en: Paragraphs
pl: Akapity
