Time Field For Drupal 8.x / 9.x (2.0.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Time
target: زمان

en: Format
target: قالب‌بندی

en: To
target: به

en: From
target: از

en: General
target: عمومی

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض
