TMGMT XTM (8.x-6.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: error
target: erro

en: none
target: nenhum

en: Never
target: Nunca

en: active
target: ativo

en: API key
target: Chave da API

en: Never run
target: Nunca foi executado

en: - Please choose -
target: - Escolha -
